-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

U [m/s]

V [m/s]

2168m thermal hodograph for Northern Data

<0.05^oC 0.05-0.06 0.06-0.07 0.07-0.08 >0.08^oC