~500m south of MEF

-0.004

1825m

0.012

1850m

0.040

1875m

0.059

1900m

0.069

1925m

0.081

1950m

0.087

1975m

0.088

2000m

0.083

2025m

0.079

2050m

0.065

2075m

0.066

2100m

0.060

2125m

0.054

2150m

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

0.045

2175m

Δθ [^oC]