51750 51760 51770 51780 51790 51800 51810 51820 51830 0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Modeled and observed temperature anomalies North of the MEF

time (MJD)

Temperature ( oC) curr src: cm150

model point: NoMEF

Modeled anomaly Observed mean anomaly: Stns 3,5,14,28