0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

duration of observation, hr

Std(mean net flux), MW

Grid resolution: 100 m

Current source: MZ300

Input flux: 600 MW

Time step: 0.25 hr